-- 2019-10-25 用户表去掉是否是网格长字段
ALTER TABLE epdc_user DROP LEADER_FLAG;

-- 2019-10-25 用户网格关联表增加是否是网格长字段
ALTER TABLE epdc_user_grid_relation ADD LEADER_FLAG VARCHAR(1) NULL COMMENT '是否是网格长 0-否，1-是';